en	Add task
fr	Ajouter une tâche

en	Edit task
fr	Editer une tâche

en	Run task
fr	Exécuter la tâche

en	Run task on next cron job

en	Cancel
fr	Annuler

en	This task calls the garbage collection of configured caching framework caches which use one of the selected backends. This will free some space in cache backends which do not have an internal garbage collection. In case of the default database backend it is advisable to run this task once a day when the database is mostly idle.

en	Caching framework garbage collection

en	Every day-of-week from Monday through Friday. at 09:00 and 15:00

en	Every 2 hours

en	Every 20 minutes

en	Every Tuesday at 07:00

en	Allows regular console commands to be configured and executed through the scheduler framework.

en	Execute console commands

en	Runs indexing tasks based on an indexing configuration and a storage/folder information.

en	[OBSOLETE] File Abstraction Layer: Indexing job

en	Extracts metadata for all files in storage which have been changed since last run.

en	File Abstraction Layer: Extract metadata in storage

en	Updates the Index/Cache Data of a Storage; only needed if changes to the storage are possible outside the backend (FTP, RemoteStorages).

en	File Abstraction Layer: Update storage index

en	Setup check
fr	Vérifier le paramétrage

en	Information

en	Scheduled tasks
fr	Tâches planifiées

en	CLI script
fr	Script CLI

en	Last run
fr	Dernier lancement

en	This task anonymizes the IP addresses to enforce the privacy of the persisted data.

en	Anonymize IP addresses in database tables

en	Add option

en	automatically
fr	automatiquement

en	Backend types
fr	Type de backend

en	Check/uncheck all
fr	Cocher/décocher tout

en	Class
fr	Classe

en	Cron

en	Execute selected tasks on next cron job

en	Definition type
fr	Définition du type

en	Cron command
fr	Commande Cron

en	Interval
fr	Intervalle

en	Description

en	Email

en	End (HH:MM DD-MM-YYYY)
fr	Fin (HH:MM DD-MM-YYYY)

en	Execute selected tasks
fr	Exécuter les tâches sélectionnées

en	Extension

en	Number of files per run
fr	Nombre de fichiers par exécution

en	Registered extractors

en	%1$s with priority %2$d

en	Following extractors have been registered and will be used when running this task

en	There currently is no extractor registered. This task will have no effect!

en	Storage to index
fr	Stockage à indexer

en	Frequency
fr	Fréquence

en	Frequency (seconds or cron command)
fr	Fréquence (en secondes ou syntaxe cron)

en	Task group
fr	Groupe de tâches

en	Amount of tasks in this scheduler task group

en	ID

en	All tables
fr	Toutes les tables

en	Table: %s after %s days

en	Mask level

en	Last byte for IPv4 / Interface ID for IPv6

en	Last 2 bytes for IPv4 / Interface & SLA ID for IPv6

en	Handle entries older than given number of days
fr	Supprimer les entrées plus anciennes que le nombre de jours donné

en	Table to anoymize

en	Last Execution
fr	Dernière exécution

en	Manual
fr	Manuel

en	manually
fr	Manuellement

en	Name
fr	Nom

en	Next Execution
fr	Prochaine exécution

en	Tasks without registered classes

en	Amount of tasks without found class

en	(no task group defined)

en	Amount of tasks that are not assigned to any scheduler task group

en	Database tables

en	Parallel Execution
fr	Exécution parallèle

en	Allow Parallel Execution
fr	Autoriser les exécutions en parallèle

en	Number of days until removing files
fr	Nombre de jours avant la suppression des fichiers

en	Save and create new task

en	Schedulable Command. <em>Save and reopen to define command arguments</em>

en	Server time
fr	Date du serveur

en	Sleep time
fr	Durée du sommeil

en	Start (HH:MM DD-MM-YYYY)
fr	Début (HH:MM DD-MM-YYYY)

en	All tables
fr	Toutes les tables

en	Table: %s
fr	Table : %s

en	Clean all available tables
fr	Nettoyer toutes les tables disponibles

en	Delete entries older than given number of days
fr	Supprimer les entrées plus anciennes que le nombre de jours donné

en	Table to clean up
fr	Table à nettoyer

en	Type

en	Recurring
fr	Récurrent

en	Single
fr	Unique

en	The task could not be added.
fr	La tâche n'a pas pu être ajoutée.

en	The task was added successfully.
fr	La tâche a été ajoutée avec succès.

en	The script to execute the Scheduler from the command line is: <strong>"%s scheduler:run"</strong>.
fr	Le script pour exécuter le planificateur de tâches de la ligne de commande est : <strong>"%s scheduler"</strong>.

en	The webserver user is allowed execute this script.
fr	L'utilisateur du serveur web est autorisé à exécuter ce script.

en	The webserver user is not allowed to execute this script.
fr	L'utilisateur du serveur web n'est pas autorisé à exécuter ce script.

en	Are you sure you want to delete this task?
fr	Êtes-vous certain de vouloir supprimer cette tâche ?

en	The task could not be deleted.
fr	La tâche n'a pas pu être supprimée.

en	The task was successfully deleted.
fr	La tâche a été supprimée avec succès.

en	The end date is before the start date.
fr	La date de fin est avant la date de début.

en	Error parsing current set of arguments: "%s".

en	Error parsing current set of options: "%s".

en	Executed: %s
fr	Exécuté : %s

en	Execution of task "%1$s" failed with the following message: %2$s
fr	L'exécution de la tâche "%1$s" a échoué avec le message suivant : %2$s

en	The execution failed, but the error message could not be retrieved (it was probably too large). Sorry.
fr	L'exécution a échoué, mais le message d'erreur ne peut pas être récupéré (il était probablement trop grand). Désolé.

en	Execution failed: %1$d, %2$s
fr	L'exécution a échoué : %1$d, %2$s

en	Invalid frequency. Please enter either a number of seconds or a valid cron command. The cron parser said: %1$s [code: %2$d].
fr	Fréquence invalide. Rentrez soit un nombre de secondes ou une commande cron valide. L’analyseur du cron a retourné : %1$s [code: %2$d].

en	The information about the last execution of the Scheduler is incomplete.
fr	L'information à propos de la dernière exécution du planificateur est incomplète.

en	This is the list of all available tasks in this TYPO3 installation. Click on the icon at the far right to directly create a new scheduled task of the chosen type.
fr	Ceci est la liste de toutes les tâches disponibles dans cette installation TYPO3. Cliquez sur l'icône située tout à fait à droite afin de créer une tâche planifiée du type choisi.

en	End date is invalid.
fr	La date d'arrêt est invalide

en	Invalid frequency. Please enter either a number of seconds or a valid cron command.
fr	Fréquence invalide. Veuillez entrer un nombre de secondes ou une commande cron valide.

en	Number of days is invalid.
fr	Nombre de jours invalide

en	Please enter a sleep time greater or equal to 0 (zero).
fr	Veuillez entrer une durée de sommeil supérieure ou égale à 0 (zéro).

en	Start date is invalid.
fr	La date de lancement est invalide

en	<strong>The following tasks can not be executed. No related class could be found for none of the following listed tasks.</strong> You should consider reinstalling the extension that provided them or simply deleting the tasks. Please check also if any of the listed tasks have to be recreated manually (which can be necessary after an extension update due to breaking changes or missing migration scripts).
fr	La classe %s de la tâche enregistrée n'a pas été trouvée. Veuillez réinstaller l'extension qui l'a ajoutée ou supprimer cette tâche.

en	The current class (%s) could not be found. Change it below or consider deleting this task altogether.
fr	La classe courante (%s) n'a pas été trouvée. Veuillez la changer ci-dessous ou supprimer la tâche.

en	<a href="#recordlist-task-group-missing">Please check the erroneous tasks!</a>

en	%s registered scheduler tasks can not be executed

en	The Scheduler was last started (%1$s) on %2$s at %3$s and ended on %4$s at %5$s.
fr	Le planificateur a été démarré (%1$s) la dernière fois le %2$s à %3$s et terminé le %4$s à %5$s.

en	Argument "%s" is mandatory

en	A running task may not be deleted.
fr	Une tâche en cours d'exécution ne peut pas être supprimée.

en	A running task may not be edited.
fr	Une tâche en cours d'exécution ne peut pas être éditée.

en	The task is not running. There are no executions to unmark.
fr	La tâche n'est pas en cours d'exécution. Il n'y a aucune exécution à marquer.

en	Please select at least one cache backend.
fr	Sélectionner au moins un cache backend.

en	Please select at least one database table.

en	Please enter an email address.
fr	Veuillez entrer une adresse e-mail.

en	No frequency was defined, either as an interval or as a cron command.
fr	La fréquence n'a pas été définie, ni en nombre de secondes, ni comme commande cron.

en	The Scheduler has never yet run or the information about the last run has been lost.
fr	Le planificateur n'a jamais été exécuté ou l'information concernant la dernière exécution a été perdue.

en	Please define a start date.
fr	Veuillez définir une date de lancement.

en	The selected task class could not be found. You should probably contact the task's developers.
fr	La classe de la tâche sélectionnée n'a pas été trouvée. Veuillez contacter les développeurs de l'extension ayant ajouté cette tâche.

en	No tasks defined yet.
fr	Aucune tâche n'est définie.

en	There are currently no task classes available at all. To be able to create new tasks, you must either enable the samples provided by the Scheduler or install some other extension that relies on the Scheduler.
fr	Il n'y a actuellement aucune classe de tâches disponible. Pour pouvoir créer une nouvelle tâche, vous devez soit activer les tâches d'exemples fournies avec le planificateur ou installer des extensions qui utilisent le planificateur.

en	Not executed: %s
fr	Pas exécuté : %s

en	This screen checks if the requisites for running the Scheduler as a cron job are fulfilled. It also displays information about the last run of the Scheduler.
fr	Cet écran vérifie si les pré-requis du planificateur sont remplis. Il montre également des informations concernant la dernière exécution du planificateur.

en	Some of the selected cache backends do not exist. Please select valid backends only.
fr	Certains des caches backend sélectionnés n’existent pas. Sélectionnez un backend valide.

en	Some of the selected database tables do not exist. Please select only valid tables.

en	Current server time is %s.
fr	L'heure courante du serveur est : %s

en	All dates and times in the Scheduler are measured according to the server's time, as the Scheduler is run purely on the server-side.
fr	Toutes les dates et les heures du planificateur sont mesurées selon l'heure du serveur, étant donné que le planificateur est exécuté uniquement du côté serveur.

en	Are you sure you want to mark this task as not running? Note that this will not stop the actual script (if unsure please refer to the manual).
fr	Êtes-vous certain de vouloir marquer cette tâche comme n'étant pas en cours d'exécution ? Veuillez noter que cela ne va pas arrêter l'exécution réelle (veuillez vous référer au manuel si besoin).

en	The task could not be marked as non-running.
fr	La tâche n'a pas pu être marquée comme n'étant pas en cours d'exécution.

en	The task was successfully marked as non-running.
fr	La tâche a été marquée avec succès comme n'étant pas en cours d'exécution.

en	The requested task (UID: %d) was not found.
fr	La tâche demandée (UID : %d) n'a pas été trouvée.

en	Command with identifier "%s" has not been registered.

en	The task could not be updated.
fr	La tâche n'a pas pu être mise à jour.

en	The task was updated successfully.
fr	La tâche a été mise à jour avec succès.

en	None
fr	Aucun

en	This task executes "OPTIMIZE TABLE" statements on the selected database tables. This helps to reduce storage space and improve I/O efficiency. Warning! Tables will be locked during the optimization process.

en	Optimize MySQL database tables

en	This task empties all "_recycler_" folders below fileadmin. This helps free some space in the file system.

en	Fileadmin garbage collection

en	This task does nothing but put PHP to sleep for a number of seconds. It is designed to test multiple executions.

en	Scheduler sleep task

en	Status
fr	Statut

en	disabled
fr	désactivée

en	failure
fr	échec

en	late
fr	en retard

en	Progress
fr	Avancement

en	running
fr	en cours d'exécution

en	scheduled
fr	planifiée

en	Task to delete old entries from specific tables like sys_log. Use $GLOBALS['TYPO3_CONF_VARS']['SC_OPTIONS']['scheduler']['tasks']['tx_scheduler_TableGarbageCollection']['options']['tables'] to configure tables. Refer to the manual for more details.

en	Table garbage collection

en	Task
fr	Tâche

en	The Scheduler test task just sends a mail to a given email address. It is designed to be used for testing purposes.

en	Scheduler test task

en	TYPO3 Scheduler administration module
fr	Module d'administration du planificateur de TYPO3